From 033fe31b7b6da73d30873038cba1557026a2df86 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Přemysl Janouch <p@janouch.name>
Date: Wed, 27 Jun 2018 04:13:16 +0200
Subject: User documentation: update pictures

The one depicting symbol selection has been removed since it's no longer
deemed useful: the status bar hint on startup should be enough.

There is no need for a separate picture in the project root anymore.
---
 docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc | 8 ++------
 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc')

diff --git a/docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc b/docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc
index 77d5027..7f4265c 100644
--- a/docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc
+++ b/docs/user-guide/user-guide-cs.asciidoc
@@ -103,12 +103,8 @@ Objekty odstraníte stisknutím klávesy Delete, případně z menu aplikace.
 Vložení značky
 ~~~~~~~~~~~~~~
 _Značky_ představují nejdůležitější druh objektů. Do diagramu je vložíte výběrem
-z nabídky značek umístěné po levé straně hlavního okna aplikace, viz
-<<select-symbol>>, a přetažením myší do diagramu na požadované umístění.
-
-[[select-symbol]]
-.Výběr značky z nabídky
-image::select-symbol.png[]
+z nabídky značek umístěné po levé straně hlavního okna aplikace a přetažením
+myší do diagramu na požadované umístění.
 
 Otáčení značek
 ~~~~~~~~~~~~~~
-- 
cgit v1.2.3-54-g00ecf

